import { AppShell, PageNav, StatusBar } from "@/components/app-ui";

export default function AuthHelpPage() {
  return (
    <AppShell bottomNav={false}>
      <StatusBar />
      <PageNav title="登录帮助" backHref="/auth/login" />
      <div className="space-y-3 px-[18px] pb-6">
        <div className="rounded-2xl border border-[#E5E5EA] bg-white px-4 py-4 text-[13px] leading-6 text-[#57606A]">
          登录链路默认要求账号密码校验。你也可以切换到验证码登录，验证码是否通过邮件发送由服务器认证配置决定。
        </div>
        <div className="rounded-2xl border border-[#E5E5EA] bg-white px-4 py-4 text-[13px] leading-6 text-[#57606A]">
          默认管理员账号：`krisolo`
          <br />
          登录密码：请使用最高管理员配置的当前密码
          <br />
          当前账号角色：`最高管理员`
        </div>
        <div className="rounded-2xl bg-[#EAF7F0] px-4 py-4 text-[13px] leading-6 text-[#215B39]">
          如果登录失败，优先确认账号是否启用、密码是否为管理员最新设置，以及当前验证码模式是否已经切到邮件投递。
        </div>
      </div>
    </AppShell>
  );
}
